
\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics[width=.75\linewidth]{./results-benchmark/ubu_ffox_bavaria_vs_false.png}
    \caption{Simplify.wasm vs. Simplify.js benchmark result of Ubuntu device with Firefox browser on dataset "Bavaria outline" without high quality mode.}
    \label{fig:ubu_ffox_bavaria_vs_false}
\end{figure}
